-- 分子层「建数据能力」落地：bre_genotype_sample 补 sample_name 列
-- DDL 原表（bre_tables.sql §3.7）无 sample_name；create_all 只建新表不改既有表，此处幂等 ALTER。
-- sample_name 供 VCF 表头映射、UI 展示、指纹报告使用。
ALTER TABLE bre_genotype_sample ADD COLUMN IF NOT EXISTS sample_name varchar(128);
COMMENT ON COLUMN bre_genotype_sample.sample_name IS '样本名称（VCF 表头/UI 展示，可空）';
CREATE INDEX IF NOT EXISTS ix_bre_genotype_sample_dataset_name ON bre_genotype_sample (dataset_id, sample_name);
