-- ============================================================
-- 性状方向标注：direction / into_ebv / default_h2
-- ------------------------------------------------------------
-- 幂等。bre_trait 表已由 bre_tables.sql / weld_trait.sql 建好。
-- direction: desc=越大越好(默认) / asc=越小越好（裂果率、病害级别等）
-- into_ebv:  1=选种目标性状(进 EBV/指数/决策候选) / 0=仅记录
-- default_h2:先验遗传力 h²（指数无实测 h² 时兜底，NULL=无先验）
-- ============================================================

ALTER TABLE bre_trait ADD COLUMN IF NOT EXISTS direction varchar(16) NOT NULL DEFAULT 'desc';
ALTER TABLE bre_trait ADD COLUMN IF NOT EXISTS into_ebv varchar(1) NOT NULL DEFAULT '1';
ALTER TABLE bre_trait ADD COLUMN IF NOT EXISTS default_h2 double precision;
COMMENT ON COLUMN bre_trait.direction IS '性状方向(desc越大越好/asc越小越好)';
COMMENT ON COLUMN bre_trait.into_ebv IS '是否选种目标(1是/0否)';
COMMENT ON COLUMN bre_trait.default_h2 IS '先验遗传力h²(实测缺失时兜底)';
